<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">
########################################################################
#  FILE: xilinx.def                                                    #
#                                                                      #
#  This is a library of Xilinx devices for families                    #
#  XC2000, XC3000 and XC4000                                           #
#                                                                      #
########################################################################

PART 2064 {
  CLB  64 ;
  IOB  58 ;
  PIN  7  ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1 ;
  BOUNDARY  16 13 ;
};

PART 2018 {
  CLB  100 ;
  IOB  74 ;
  PIN  7  ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1.33 ;
  BOUNDARY    20 17 ;
};

PART 3020pc68 {
  CLB  64 ;
  IOB  58 ;
  PIN  14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1 ;  /* 46.15 ;
  BOUNDARY  16 13 ;
};

PART 3020pc84 {
  CLB  64 ;
  IOB  64 ;
  PIN  14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1 ;
  BOUNDARY  16 13 ;
};

PART 3020pg84 {
  CLB  64 ;
  IOB  64 ;
  PIN  14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1 ;
  BOUNDARY     16 16 ; 
};

PART 3020cq100 {
  CLB  64 ;
  IOB  64 ;
  PIN  14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1 ;
  BOUNDARY     16 16 ;
};

PART 3020pq100 {
  CLB  64 ;
  IOB  64 ;
  PIN  14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1 ;
  BOUNDARY     16 16 ;
};

PART 3030pc44 {
  CLB  100 ;
  IOB  34 ;
  PIN  14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1.36 ;
  BOUNDARY    10 7 ;
};

PART 3030pc68 {
  CLB  100 ;
  IOB  58 ;
  PIN  14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1.36 ;   /* 62.8 ;
  BOUNDARY    16 13 ;
};

PART 3030pc84 {
  CLB  100 ;
  IOB  74 ;
  PIN  14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1.36 ;
  BOUNDARY    20 17 ;
};

PART 3030pg84 {
  CLB  100 ;
  IOB  74 ;
  PIN  14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1.36 ;
  BOUNDARY    20 17 ;
};

PART 3030cq100 {
  CLB  100 ;
  IOB  80 ;
  PIN  14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1.36 ;
  BOUNDARY    20 20 ;
};

PART 3030pq100 {
  CLB  100 ;
  IOB  80 ;
  PIN  14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1.36 ;
  BOUNDARY    20 20 ;
};

PART 3042pc84 {
  CLB  144 ;
  IOB  74 ;
  PIN  14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1.84 ;
  BOUNDARY    20 17 ;
};

PART 3042pg84 {
  CLB  144 ;
  IOB  74 ;
  PIN  14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1.84 ;   /* 84.85 ;
  BOUNDARY    20 17 ;
};

PART 3042pg132 {
  CLB  144 ;
  IOB  96 ;
  PIN  14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1.84 ;
  BOUNDARY    24 24 ;
};

PART 3042cq100 {
  CLB  144 ;
  IOB  82 ;
  PIN  14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1.84 ;
  BOUNDARY    22 19 ;
};

PART 3042pq100 {
  CLB  144 ;
  IOB  82 ;
  PIN  14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       1.84 ;
  BOUNDARY    22 19 ;
};


PART 3064pg132 {
  CLB 224 ;
  IOB 110 ;
  PIN 14  ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       3.15 ;  /* 145.5 ;
  BOUNDARY    29 26 ;
};

PART 3090pc84 {
  CLB 320 ;
  IOB 58 ;
  PIN 14 ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       4.83 ;  /* 222.7 ;
  BOUNDARY    16 13 ;
};

PART 3090pg175 {
  CLB 320 ;
  IOB 144 ;
  PIN 14  ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       4.83 ;
  BOUNDARY    36 36 ;
};

PART 3090cq164 {
  CLB 320 ;
  IOB 144 ;
  PIN 14  ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       4.83 ;
  BOUNDARY    36 36 ;
};

PART 3090pq160 {
  CLB 320 ;
  IOB 142 ;
  PIN 14  ;
  UTILIZATION 0.8 ;
  PRICE       4.83 ;
  BOUNDARY    36 35 ;
};


PART 4002 {
  CLB  64 ;
  IOB  64 ;
  PIN  17 ;
};

PART 4003 {
  CLB  100 ;
  IOB  80 ;
  PIN  17 ;
};

PART 4004 {
  CLB  144 ;
  IOB  96 ;
  PIN  17 ;
};

PART 4005 {
  CLB  196 ;
  IOB  112 ;
  PIN  17 ;
};

PART 4006 {
  CLB  256 ;
  IOB  128;
  PIN  17 ;
};

PART 4008 {
  CLB  324 ;
  IOB  144 ;
  PIN  17 ;
};

PART 4010 {
  CLB  400 ;
  IOB  160 ;
  PIN  17 ;
};

PART 4013 {
  CLB  576 ;
  IOB  192 ;
  PIN  17 ;
};

PART 4016 {
  CLB  676 ;
  IOB  208 ;
  PIN  17 ;
};

PART 4020 {
  CLB  900 ;
  IOB  240 ;
  PIN  17 ;
};

EOF
</pre></body></html>